Klik ned-pilen for at vælge mus til forandring af knappernes tildeling.


Klik denne knap for at tilbagestille museknappernes indstilling til standard.


Klik ned-pilen for at vælge knaptildeling.


Klik ned-pilen for at vælge funktion for knappen.


Klik denne knap for at justere den valgte knaps funktions indstilling.


Orienteringsindstillingsområde


Klik her for at forandre din mus' orientering.


Klik denne knap for at gendanne den originale orientering af din mus.


Brug glideren til at justere dobbel-klik hastighden af din mus.


Klik denne knap for at vende tilbage til standard indstillingen af dobbel-klik hastigheden på din mus .


Klik her for at afprøve din dobbel-klik hastighed.


Afkryds denne boks for at vise en muse ikon i din windows proceslinje.


Klik på denne knap for at fjerne Muse Programfamilien.


Klik på denne knap for at hente en updateret driver / program fra vores hjemmeside.


Afkryds denne boks for at sende os en e-mail med spørgsmål vedrørende vores produkter.


Afkryds denne boks for at aktivere Odometeret.


Klik her for at nulstille Odometeret.


Afkryds denne boks for at aktivere markørombrydning.


Afkryds denne boks for at aktivere markørpynt.


Afkryds denne boks for at aktivere Sonar.


Afkryds denne boks for at aktivere Slow Motion.


Afkryds denne boks for at aktivere X-Focus.


Afkryds denne boks for at aktivere AutoSpring.


Vælg denne mulighed for at aktivere Universal rullning.


Klik her for at specificere programmer som skal bruge Office 97 rulleemulering i Universal rullestilling.


Vælg denne mulighed for kunat bruge Office 97 rulleeemulering.


Klik denne knap for mere information om Microsoft Office 97 Rulleemulatering.


Vælg denne mulighed for at bruge den nyttige Hurtig / Auto rullefunktion med hjulknappen.


Klik denne knap foe at justere indstillingen af din valgte hjulknapsfunktion.


Vælg denne mulighed for at tildele hjulknappen en anden funktion.


Vælg denne mulighed for at tillade dig at specificere hvor mange linjer du ruller ad gangen.


Vælg denne mulighed for at rulle en skærm ad gangen.


Afkryds denne boks for at vende rulleretningen af hjulet.


Klik her for at tilføje en undtagelse.


Klik her for at fjerne en undtagelse.


Klik her for at gendanne standard undtagelseslisten.


Indtast programnavn her.


Træk luppen over til et åbent vindue i programmet du ønsker at tilføje.


Indtast programsti her.


Klik denne knap for at gennemse programmer du kan tilføje.


Klik her for at godkende forandringerne.


Klik her for at fortryde nye forandringer i undtagelseslisten.


Klik nedpilen for at vælge forstørrelsesniveau.


Klik her for at vælge et firkantet forstørrelsesvindue.


Indtast forstørrelsesvinduets bredde her.


Indtast forstørrelsesvinduets højde her.


Klik her for at vælge et cirkulært forstørrelsesvindue.


Specificèr forstørrelsesvinduets radius her.