下向き矢印をｸﾘｯｸしてﾎﾞﾀﾝの割り当てを変更するためにﾏｳｽを選択してください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾏｳｽ ﾎﾞﾀﾝの設定値をﾃﾞﾌｫﾙﾄ値に戻します。


下向き矢印をｸﾘｯｸしてｶｽﾀﾏｲｽﾞするﾎﾞﾀﾝを選択してください。


下向き矢印をｸﾘｯｸしてｱｻｲﾝする機能を選択してください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして選択したﾎﾞﾀﾝの機能の設定を変更してください。


方向設定ｴﾘｱ


ここをｸﾘｯｸしてﾏｳｽの方向をｶｽﾀﾏｲｽﾞしてください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾏｳｽの方向を元に戻します。


ｽﾗｲﾀﾞを使ってﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸの速度を設定してください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸの速度設定値をﾃﾞﾌｫﾙﾄ値に戻します。


ここをｸﾘｯｸしてﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸの速度をﾃｽﾄしてください。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとﾏｳｽのｱｲｺﾝをWindowsのﾀｽｸﾊﾞｰに表示します。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸするとMouse Suiteをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙします。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると弊社のWebｻｲﾄから新しいﾄﾞﾗｲﾊﾞ/ｿﾌﾄｳｪｱをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞします。


ここをｸﾘｯｸするとあなたが作成した質問のﾒｯｾｰｼﾞをE-mailで送信します。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとｵﾄﾞﾒｰﾀｰを有効にします。


ここをｸﾘｯｸするとｵﾄﾞﾒｰﾀｰを0に戻します。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとﾎﾟｲﾝﾀ ﾗｯﾌﾟを有効にします。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとﾎﾟｲﾝﾀを隠すを有効にします。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとｿﾅｰを有効にします。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとｽﾛｰ ﾓｰｼｮﾝを有効にします。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとX焦点を有効にします。


このﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸするとｵｰﾄｼﾞｬﾝﾌﾟを有効にします。


ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ｽｸﾛｰﾙを使用する場合はこのｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


ここをｸﾘｯｸしてﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ｽｸﾛｰﾙ ﾓｰﾄﾞでOffice 97 ｽｸﾛｰﾙ ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ を使用するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを指定してください。


Office 97 ｽｸﾛｰﾙ ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ のみを使用する場合はこのｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


Microsoft Office 97 ｽｸﾛｰﾙ ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ についての説明を読むには、このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてください。


ﾎｲｰﾙ ﾎﾞﾀﾝのｸｲｯｸ/ｵｰﾄ ｽｸﾛｰﾙ機能を使用するにはこのｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして選択したﾎｲｰﾙ ﾎﾞﾀﾝの機能の設定を変更してください。


ﾎｲｰﾙ ﾎﾞﾀﾝにほかの機能をｱｻｲﾝするにはこのｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


1度にｽｸﾛｰﾙするﾗｲﾝの数を指定するには、このｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


一度に1画面をｽｸﾛｰﾙするにはこのｵﾌﾟｼｮﾝを選択してください。


ﾎｲｰﾙのｽｸﾛｰﾙ方向を逆転させるにはこのﾎﾞｯｸｽをﾁｪｯｸしてください。


ここをｸﾘｯｸして例外ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを追加してください。


ここをｸﾘｯｸして例外ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを削除してください。


ここをｸﾘｯｸするとﾃﾞﾌｫﾙﾄの例外ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾘｽﾄに戻します。


ここにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名を入力してください。


拡大鏡を追加したいｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開いているｳｲﾝﾄﾞｳへﾄﾞﾗｯｸﾞしてください。


ここにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾟｽを入力してください。


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると追加するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを参照することができます。


ここをｸﾘｯｸして変更を確認してください。


ここをｸﾘｯｸすると例外ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾘｽﾄへの変更を中止します。


下向き矢印をｸﾘｯｸして拡大ﾚﾍﾞﾙを選択してください。


ここをｸﾘｯｸすると矩形の拡大ｳｲﾝﾄﾞｳが選択されます。


ここに拡大ｳｲﾝﾄﾞｳの幅の値を入力してください。


ここに拡大ｳｲﾝﾄﾞｳの高さの値を入力してください。


ここをｸﾘｯｸすると円の拡大ｳｲﾝﾄﾞｳが選択されます。


ここに拡大ｳｲﾝﾄﾞｳの半径を入力してください。