단추 지정을 사용자 정의할 마우스를 선택하려면 아래로 화살표를 누르십시오.


사용자의 마우스의 단추 설정 기본값을 복원하려면 이 단추를 누르십시오.


사용자 정의할 단추를 선택하려면 아래로 화살표를 누르십시오.


지정할 기능을 선택하려면 아래로 화살표를 누르십시오.


선택한 단추 기능의 설정값을 조정하려면 이 단추를 누르십시오.


방향 설정 영역


마우스 방향을 사용자 정의하려면 여기를 누르십시오.


마우스의 원래 방향을 복원하려면 이 단추를 누르십시오.


마우스의 두번 누르기 속도 설정을 조정하려면 슬라이더를 사용하십시오.


마우스의 두번 누르기 속도 기본 설정값을 복원하려면 이 단추를 누르십시오.


두번 누르기 속도를 테스트하려면 여기를 누르십시오.


Windows 작업 표시줄에 마우스 아이콘을 표시하려면 이 확인란을 선택하십시오.


마우스 스위트를 삭제하려면 이 단추를 누르십시오.


당사의 웹 사이트에서 업데이트된 드라이버/소프트웨어를 다운로드하려면 이 단추를 누르십시오.


당사의 제품에 대한 의견이나 질문을 전자우편으로 보내려면 여기를 누르십시오.


주행 기록계를 활성화하려면 이 확인란을 선택하십시오.


주행 기록계를 영(0)으로 재설정하려면 여기를 누르십시오.


포인터 랩을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


포인터 사라짐을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


소나를 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


느린 동작을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


X 포커스를 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


자동 점프를 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오.


범용 스크롤을 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.


범용 스크롤 모드로 Office 97 스크롤 에뮬레이션을 사용할 응용프로그램을 지정하려면 여기를 누르십시오.


Office 97 스크롤 에뮬레이션만 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.


Microsoft Office 97 스크롤 에뮬레이션에 대한 추가 정보를 원하시면 이 단추를 누르십시오.


휠 단추의 강력한 빠른/자동 스크롤 기능을 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오.


선택한 휠 단추 기능의 설정값을 조정하려면 이 단추를 누르십시오.


휠 단추에 다른 기능을 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오.


한 번에 이동할 줄 수를 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오.


한 번에 한 화면을 스크롤하려면 이 옵션을 선택하십시오.


휠의 스크롤 방향을 반대로 설정하려면 이 확인란을 선택하십시오.


예외를 추가하려면 여기를 누르십시오.


예외를 제거하려면 여기를 누르십시오.


기본 예외 목록을 복원하려면 여기를 누르십시오.


여기에 프로그램 이름을 입력하십시오.


추가하려는 응용프로그램의 열려 있는 창으로 확대경을 끌어당기십시오.


여기에 프로그램의 경로를 입력하십시오.


추가할 응용프로그램을 찾아보려면 이 단추를 누르십시오.


변경 내용을 확인하려면 여기를 누르십시오.


예외 목록에 새로 변경한 내용을 취소하려면 여기를 누르십시오.


확대율을 선택하려면 아래로 화살표를 누르십시오.


사각형 확대 창을 선택하려면 여기를 누르십시오.


여기에 확대경 창의 너비를 입력하십시오.


여기에 확대경 창의 높이를 입력하십시오.


원형 확대 창을 선택하려면 여기를 누르십시오.


여기에 확대경 창의 반경을 지정하십시오.