Tasten

Die Maus verfügt über drei Tasten, die es Ihnen erlauben, produktiver zu arbeiten. Im Programm Mouse Suite, auf dem Register »Tasten« können Sie den Tasten Funktionen zuordnen. Siehe dazu Tastenbelegung.


Übersicht

Die Maus verfügt über einen einmaligen Mausstab für vertikalen und horizontalen Rollauf, Zoomfunktion und Navigation im Internet.

Der Mausstab hat drei Hauptfunktionen:

1	Rollauf

2	Zoom (nur bei Office 97-kompatiblen Programmen)

3	Datenzoom (nur bei Office 97-kompatiblen Programmen)

Zur Einrichtung des Mausstabs siehe Register ScrollPoint™ .

 Related Topics


Rollauf

Der Mausstab kann für den vertikalen und horizontalen Rollauf eingesetzt werden.

Bringen Sie den Mauszeiger im Programmfenster an die gewünschte Stelle, und

•	drücken Sie dann den Mausstab nach vor zum Aufwärtsrollen

•	nach hinten zum Rollauf nach unten,

•	nach links zum Rollauf nach links

•	und nach rechts zum Rollauf nach rechts.

Diese Funktion ist in Microsoft Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar und bei den meisten Programmen unter Windows 95, Windows NT 4.0 (und höher), Windows 98, Windows 2000, Windows ME und Windows XP. Mit dem Mausstab wird der Rollauf zu einem natürlichen Vorgang. Die Geschwindigkeit und Andruckstärke kann auf dem Register ScrollPoint™ im Programm Mouse Suite konfiguriert werden.

 Related Topics


Zoomfunktion

In manchen Office 97-kompatiblen Programmen (z.B. Microsoft Word 97) stehen weitere Zoomfunktionen zur Verfügung. Mit dem Zoom können Bildschirmausschnitte näher herangezogen werden.

•	Halten Sie zum Einzoomen die Taste Strg gedrückt, während Sie den Mausstab nach vorne drücken.

•	Halten Sie zum Auszoomen Taste Strg gedrückt, während Sie den Mausstab nach hinten führen.

 Related Topics


Datenzoom

Bei manchen Office 97-Programmen ist das sogenannte Datenzoom verfügbar. Dazu zählt z.B. das Auf- und Wegklappen verschiedener Textebenen in Worddokumenten.

Gehen Sie dazu so vor:

1	Führen Sie den Zeiger auf die gewünschte Textstelle.

2	Halten Sie zum Einzoomen die Umschalttaste gedrückt, während Sie den Mausstab nach vorne führen.

3	Halten Sie zum Auszoomen die Umschalttaste gedrückt, während Sie den Mausstab nach hinten führen.

 Related Topics


Zugriff auf die Steuerung

Mouse Suite verfügt über ein Steuerfeld für alle Funktionen der Maus.

Zum Öffnen der Steuerung gehen Sie so vor:

Unter Windows 95, Windows NT 4.0 (und höher), Windows 98, Windows 2000, Windows ME und Windows XP, klicken Sie auf die Start-Schaltfläche. Wählen Sie Einstellungen und darin Systemsteuerung. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Maussymbol.

-ODER-

Wenn bereits die Funktion Maussymbol in Task-Leiste anzeigen im Programm Mouse Suite aktiv ist, klicken Sie einfach auf das Maussymbol in der Windows-Task-Leiste.


Parameterwahl

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Klicken Sie auf das gewünschte Register.

3	Ändern Sie die gewünschten Parameter.

4	Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

5	Klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu Speichern und das Programm zu verlassen.

- ODER -

Klicken Sie auf Übernehmen, um alle Änderungen zu Speichern, ohne das Programm zu schließen.

 Related Topics


Unter Windows 95, Windows NT 4.0 (und höher), Windows 98, Windows 2000, Windows ME und Windows XP, klicken Sie auf die Start-Schaltfläche. Wählen Sie Einstellungen und darin Systemsteuerung. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Maussymbol.

-ODER-

Wenn bereits die Funktion Maussymbol in der Task-Leiste anzeigen im Programm Mouse Suite aktiv ist, klicken Sie einfach auf das Maussymbol in der Windows-Task-Leiste.


Leistungsmerkmale der Mouse Suite

Tastenkonfiguration

Auf dem Register Tasten können Sie die Funktionen der einzelnen Maustasten festlegen. Wählen Sie auf der Darstellung der Maus jene Taste, deren Sie eine Funktion zuordnen möchten, oder wählen Sie die Taste aus der Liste. Die Taste erscheint in der Tastenliste und im Bild markiert. Wählen Sie anschließend eine Funktion aus der Liste.

Doppelklickgeschwindigkeit

Hier können Sie das Zeitintervall zwischen den beiden Klickvorgängen eines Doppelklicken mit der primären Maustaste festlegen.

Ausrichtung

Auf dem Register »Ausrichtung« wird die Horizontalachse der Maus festgelegt.

Rollauf

Mouse Suite bietet den universellen Rollaufmodus für alle Anwendungen mit Rollaufleisten, auch jenen, die nicht mit dem Office 97-Standard kompatibel sind (z.B. WordPerfect 7.0, Netscape Navigator 3.0, Microsoft Office 95, etc.). Anstelle des universellen Rollaufs können Sie auch Nur Microsoft Office 97 Rollaufmodus wählen.

Rollaufgeschwindigkeit

Steuert die Rollaufgeschwindigkeit im Verhältnis zur Bewegung des Mausstabs (Empfindlichkeit).

Andruckstärke

Legt die minimale Andruckstärke zur Aktivierung des Mausstabs fest.

360°-Rollauf aktivieren

Mit dieser Funktion wird der Rollauf in alle Richtungen aktiviert.

Mauszeiger-Umlauf

Mit dieser Funktion erscheint der Mauszeiger automatisch am gegenüberliegenden Rand des Bildschirms, wenn er über einen Bildschirmrand hinaus gezogen wird.

Mauszeiger ausblenden

Mit dieser Funktion wird der Zeiger ausgeblendet, während Sie Text über die Tastatur eingeben. Der Zeiger erscheint automatisch wieder, wenn Sie die Maus betätigen.

Sonar

Mit dem Sonar wird die Position des Zeigers auf dem Bildschirm deutlicher angezeigt. Drücken Sie dazu die Strg-Taste, und lassen Sie sie wieder los. Dies hat keine Auswirkung auf Tastenkombinationen mit Strg.

Langsame Bewegung

Die Zeitlupenfunktion erlaubt die kurzfristige Verlangsamung des Zeigers und damit höhere Zeigegenauigkeit bei gedrückt gehaltener Umschalttaste. Dies hat keine Auswirkung auf Tastenkombinationen mit der Umschalttaste.

X-Fokus

Mit dem X-Fokus wird ein Fenster allein durch schweben des Zeigers über der Titelleiste aktiviert. Dies ist nützlich, wenn Sie ohne Klicken zwischen verschiedenen Fenstern umschalten möchten.

Auto-Sprung (nur unter Windows 95/98)

Mit der Auto-Sprungfunktion erscheint der Zeiger automatisch über dem Standardsteuerelement eines Fensters (z.B. die OK-Taste).

 Related Topics


Register »Tasten«

Auf dem Register Tasten können Sie die Funktionen der einzelnen Maustasten festlegen. Die Voreinstellungen sind folgende:

•	Links Taste: Primäre Maustaste

•	Mittlere Taste: Quick Scroll/Auto Scroll

•	Rechte Taste: Kontextmenü


Die Haupttaste ist meist die linke Maustaste. Dies ist jene Taste, mit der Sie Klicken und Doppelklicken (auch primäre Maustaste genannt).


Quick Scroll ist eine Standardfunktion zum schnelleren Bildschirmlauf in allen Dokumenten. Drücken Sie die mittlere Maustaste und bewegen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.


Auto Scroll blättert selbsttätig im Dokument weiter, ohne daß Sie dazu wiederholt die Maus betätigen müssen.


Ein Menü, dessen Inhalt dem Objekt, auf dem die Taste betätigt wird, entspricht, erscheint, wenn Sie die Nebentaste drücken oder Umsch.+F10 drücken.


Tastenkonfiguration

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Tasten.

3	Wählen Sie auf der Darstellung der Maus jene Taste, deren Sie eine Funktion zuordnen möchten, oder wählen Sie die Taste aus der Liste. Die Taste erscheint in der Tastenliste und im Bild markiert.

4	Wählen Sie eine Funktion aus der Liste (mindestens eine Taste muß als Haupttaste belegt sein).

5	Um die Standardeinstellungen aufzurufen, klicken Sie auf Standard verwenden .

6	Um die Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf Übernehmen.


Vergrößerung

Mit der Vergrößerung als Tastenfunktion wird der Bildschirmbereich rund um den Zeiger näher herangezogen.

Zum Zuordnen der Vergrößerung gehen Sie bitte so vor:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Tasten

3	Wählen Sie auf der Darstellung der Maus jene Taste, deren Sie eine Funktion zuordnen möchten, oder wählen Sie die Taste aus der Liste. Die Taste erscheint in der Tastenliste und im Bild markiert.

4	Ordnen Sie der Taste die Vergrößerung zu, indem Sie diese aus der Liste der Funktionen wählen.

5	Klicken Sie auf Einstellungen, um Größe, Form und Stärke der Lupe zu konfigurieren.

6	Klicken Sie auf OK. Betätigen Sie nun die eben konfigurierte Taste.

 Related Topics


HyperLink

Mit der Hyperlink-Funktion können Sie ein Programm oder Dokument mit einem einzigen Tastenklick öffnen.

Zum Zuordnen der Hyperlink-Funktion gehen Sie bitte so vor:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Tasten.

3	Um schnellen Zugang zu Programmen und Dokumenten zu erhalten, die nicht in der Funktionsliste zu finden sind, wählen Sie HyperLink aus der Liste der Funktionen.

4	Klicken Sie auf Einstellungen.

5	Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie eine passende Verknüpfung.

6	Klicken Sie auf OK . Betätigen Sie nun die eben konfigurierte Taste.

 Related Topics


Quick/Auto Scroll

Mit Quick/Auto Scroll als Tastenfunktion können Sie ganz unkompliziert auf Tastendruck durch ein Dokument blättern.

Auto Scroll

Der Auto Scroll blättert selbsttätig im Dokument weiter, ohne daß Sie dazu wiederholt die Maus betätigen müssen.

Klicken Sie dazu die Maustaste, der Sie diese Funktion zugeordnet haben. Ein Paßkreuz erscheint nun [image] an der gewählten Stelle. Verschieben Sie den Zeiger nun in die gewünschte Richtig weg vom Paßkreuz. Die Geschwindigkeit des Rollaufs wird durch die Entfernung des Zeigers von der Rollaufmarkierung festgelegt. Um den Rollauf zu beenden, klicken Sie auf eine Maustaste.

Quick Scroll

Quick Scroll ist eine Möglichkeit zum schnellen Blättern in einem Dokument.

Um ein in einem Dokument schnell zu blättern, halten Sie die Maustaste gedrückt, die Sie mit Quick Scroll belegt haben, und bewegen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.

Zum Zuordnen der Schnellrollauffunktion gehen Sie bitte so vor:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Tasten.

3	Wählen Sie auf der Darstellung der Maus jene Taste, deren Sie eine Funktion zuordnen möchten, oder wählen Sie die Taste aus der Liste. Die Taste erscheint in der Tastenliste und im Bild markiert.

4	Ordnen Sie der Taste die Rollauffunktion Quick/Auto Scroll zu, indem Sie diese aus der Liste der Funktionen wählen.

5	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


HyperGrid

HyperGrid verbindet neun gängige Windows-Funktionen, so daß Sie nicht zu verschiedenen Bildschirmbereichen wechseln müssen.

Zum Zuordnen der Hypergrid-Funktion gehen Sie bitte so vor:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Tasten. Um schnellen Zugang zu Programmen und Dokumenten zu erhalten, die nicht in der Funktionsliste zu finden sind:

3	Wählen Sie auf der Darstellung der Maus jene Taste, deren Sie eine Funktion zuordnen möchten, oder wählen Sie die Taste aus der Liste. Die Taste erscheint in der Tastenliste und im Bild markiert.

4	Wählen Sie HyperGrid auf der Liste der Funktionen.

5	Klicken Sie auf Übernehmen.

6	Um die HyperGrid-Funktion einzusetzen, halten Sie die der Funktion zugeordnete Maustaste gedr?kt. Führen Sie den Mauszeiger auf ein Symbol im Gitternetz. Lassen Sie die Taste über der gewünschten Funktion aus.

 Related Topics


Minimiert das aktive Fenster


Stellt das aktive Fenster in Originalgröße wieder her


Schließt das aktive Fenster


Aktiviert das nächste Fenster


Führt den vertikalen Rollauf durch


Öffnet das Windows-Start-Menü.


Führt den horizontalen Rollauf durch


Springt zum Größenfeld, um die Größe des aktiven Fensters zu verändern


Register »Doppelklicken«

Hier können Sie das Zeitintervall zwischen den beiden Klickvorgängen eines Doppelklicks mit der primären Maustaste festlegen.


Doppelklickgeschwindigkeit einstellen

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Doppelklicken.

3	Ziehen Sie den Regler nach links bzw. rechts. Unerfahrene Benutzer tun sich vielleicht bei langsamerer Geschwindigkeit leichter.

Tips:

•	Den Standardwert können Sie mit Auf Standardwert zurücksetzen aufrufen.

•	Testen Sie die Geschwindigkeit im dafür vorgesehenen Testfeld.

•	Um die Geschwindigkeit zu aktivieren, klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Register »Ausrichtung«

Auf dem Register »Ausrichtung« wird die Horizontalachse der Maus festgelegt.


Ausrichtung der Maus ändern

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Ausrichtung.

3	Klicken Sie auf Ausrichtung einstellen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tips:

•	Um den Standardwert zu aktivieren, klicken Sie auf Ausrichtung zurücksetzen.

•	Um die Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Register »ScrollPoint™«

Auf dem Register »Scrollpoint™« können Sie die Rollauffunktionen des Mausstabs konfigurieren.


Rollauffunktion

Mouse Suite bietet den Universellen Rollauf für alle Anwendungen mit Rollaufleisten, auch jene, die nicht mit dem Office 97-Standard kompatibel sind (z.B. WordPerfect 7.0, Netscape Navigator 3.0, Microsoft Office 95, etc.). In diesem Modus funktionieren alle Zoomfunktionen, die auch in Microsoft Office 97 verfügbar sind, wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Anstelle des universellen Rollaufs können Sie auch Nur Microsoft Office 97 Rollaufmodus wählen. Die Rollauffunktionen sind dann nur in Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar (z.B. Internet Explorer 3.0/4.0). Mehr darüber finden Sie unter Office 97-Rollauf.


Universeller Rollauf

Mouse Suite bietet den universellen Rollauf für alle Anwendungen mit Rollaufleisten, auch jene, die nicht mit dem Office 97-Standard kompatibel sind (z.B. WordPerfect 7.0, Netscape Navigator 3.0, Microsoft Office 95, etc.). In diesem Modus funktionieren alle Zoomfunktionen, die auch in Microsoft Office 97 verfügbar sind, wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Um den Universellen Rollauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register ScrollPoint™.

3	Wählen Sie Universeller Rollauf.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

 Related Topics


Microsoft Office 97-Rollauf

Anstelle des universellen Rollaufs können Sie auch Nur Microsoft Office 97 Rollaufmodus wählen. Die Rollauffunktionen sind dann nur in Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar (z.B. Internet Explorer 3.0/4.0). Mehr darüber finden Sie unter Office 97-Rollauf.

Anmerkung:

• In diesem Modus ist horizontaler Rollauf nicht möglich.

Um den Office 97-Rollauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register ScrollPoint™.

3	Wählen Sie Nur Microsoft Office 97 Rollaufmodus.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Geschwindigkeit des Mausstabs einstellen

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register ScrollPoint™.

3	Ziehen Sie den Regler für Empfindlichkeit nach links (weniger) oder rechts (mehr).

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Tips:

•	Die Standardeinstellungen für Empfindlichkeit können Sie mit der Schaltfläche Standard aktivieren.

 Related Topics


Andruckstärke des Mausstabs einstellen

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register ScrollPoint™.

3	Ziehen Sie den Regler Andruckstärke nach links bzw. rechts.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Tips:

•	Die Standardeinstellungen für Andruckstärke können Sie mit der Schaltfläche Standard aktivieren.

 Related Topics


360°-Rollauf aktivieren

Mit der Funktion 360°-Rollauf aktivieren wird der Rollauf in alle Richtungen möglich gemacht.

Um 360°-Rollauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register ScrollPoint™.

3	Aktivieren Sie 360°-Rollauf aktivieren .

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

 Related Topics


Register »Zeigerfunktionen«

Auf dem Register »Zeigerfunktionen« finden Sie die Funktionen Mauszeiger-Umlauf, Mauszeiger ausblenden, Sonar, Langsame Bewegung, X-Fokus und Auto-Sprung(verfügbar nur für 95/98) .

•	Wählen Sie die gewünschte Funktion, und klicken Sie dann auf Übernehmen.


Endloszeiger mit »Mauszeiger-Umlauf«

Mit dieser Funktion erscheint der Mauszeiger automatisch am gegenüberliegenden Rand des Bildschirms, wenn er über einen Bildschirmrand hinaus gezogen wird.

Um den Umlauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion Mauszeiger-Umlauf.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Mauszeiger bei der Texteingabe ausblenden

Mit dieser Funktion wird der Zeiger ausgeblendet, während Sie Text über die Tastatur eingeben. Der Zeiger erscheint automatisch wieder, wenn Sie die Maus betätigen.

Um den Mauszeiger bei der Texteingabe zu verbergen:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion Mauszeiger ausblenden.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Zeiger auffinden mit »Sonar«

Mit dem Sonar wird die Position des Zeigers auf dem Bildschirm deutlicher angezeigt. Drücken Sie dazu die Strg-Taste, und lassen Sie sie wieder los. Dies hat keine Auswirkung auf Tastenkombinationen mit Strg.

Um das Sonar zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion Sonar.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Langsame Zeigerbewegung mit » Langsame Bewegung «

Die Zeitlupenfunktion erlaubt die kurzfristige Verlangsamung des Zeigers und damit höhere Zeigegenauigkeit bei gedrückt gehaltener Umschalttaste. Dies hat keine Auswirkung auf Tastenkombinationen mit der Umschalttaste.

Um die Langsame Bewegung zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion Langsame Bewegung.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Fensterauswahl mit »X-Fokus«

Mit dem X-Fokus wird ein Fenster allein durch Schweben des Zeigers über der Titelleiste aktiviert. Dies ist nützlich, wenn Sie ohne Klicken zwischen verschiedenen Fenstern umschalten möchten.

Um den X-Fokus zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion X-Fokus .

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Zeigerbewegungen verringern mit »Auto-Sprung«

(nur für Windows 95/98)

Mit der Auto-Sprungfunktion erscheint der Zeiger automatisch über dem Standardsteuerelement eines Fensters (z.B. die OK-Taste).

Um die Auto-Sprungfunktion zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld. .

2	Wählen Sie das Register Zeigerfunktionen.

3	Aktivieren Sie Funktion Auto-Sprung.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Register »Mouse Suite«

Auf diesem Register finden Sie allgemeine Information zum Programm, und Funktionen zum Entfernen und Anzeigen des Maussymbols auf der Task-Leiste.


Information

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserem Website. Klicken Sie dazu einfach auf die Internet-Adresse.


Entfernen des Mouse Suite

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Mouse Suite.

3	Klicken Sie auf Deinstallieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

•	Rollauf funktioniert nur, wenn Mouse Suite installiert ist.


Maussymbol in Task-Leiste anzeigen

Das Maussymbol kann mit diesem Befehl in der Task-Leiste angezeigt werden und bietet direkten Zugriff auf Mouse Suite.

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Wählen Sie das Register Mouse Suite .

3	Aktivieren Sie Maussymbol in Task-Leiste anzeigen.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.


Warum funktionieren die Rollauffunktionen bei meinem Notebook nicht?

Möglicherweise muß zur Verwendung der Maus auf einem Notebook zuerst das eingebaute Zeigegerät im BIOS des Notebooks deaktiviert und die integrierte PS/2-Schnittstelle aktiviert werden.

 Related Topics


Warum läßt sich der Mauszeiger nicht gleichmäßig bewegen?

Die Kugel und Kugelhöhle der Maus müssen gereinigt werden. Siehe Wartung für eine Anleitung zur Reinigung der Maus.

 Related Topics


Warum bewegt sich der Zeiger nicht, wenn ich die Maus bewege?

Die Maus wurde vom PC nicht korrekt registriert.

•	Vergewissern Sie sich, daß das Mauskabel an die korrekte Schnittstelle angeschlossen wurde.

•	Die serielle Schnittstelle oder PS/2-Schnittstelle wurden nicht richtig konfiguriert (siehe Handbuch zum PC).

•	Die IRQ- oder Adreßparameter eines Geräts im Rechners (z.B. Modem) sind nicht mit der Maus verträglich. Überprüfen Sie diese Einstellungen, und nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.

 Related Topics


Die Rollauffunktionen von Microsoft Office 97 erlauben den Einsatz des Rads zu zeitsparenden Zoom- und Navigationsschritten. Diese Funktionen sind jedoch in anderen Programm nicht verfügbar, d.h. das Rad funktioniert nur bedingt bei Programmen, die nicht mit Office 97 kompatibel sind.

Grundsätzlich stehen drei Sonderfunktionen zur Verfügung: Rollauf, Zoom und Datenzoom. Die tatsächliche Funktion des Rades hängt aber immer vom Softwareprogramm ab. Details dazu finden Sie im Handbuch zum Programm, mit dem Sie gerade arbeiten.

Voll mit dem Office 97-Mausstandard kompatibel sind die Office-Programme und der Microsoft Internet Explorer 3.0 (und höher).


Übersicht

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Die Maus verfügt über ein einmaliges Mausrad für vertikalen und horizontalen Rollauf, Zoomfunktion und Navigation im Internet.

Das Rad hat zwei Bedienungsfunktionen:

Es kann zum Rollen gedreht werden,

oder wie eine Maustaste geklickt werden.

Das Mausrad hat drei Hauptfunktionen:

1	Rollauf

2	Zoom (nur bei Office 97-kompatiblen Programmen)

3	Datenzoom (nur bei Office 97-kompatiblen Programmen)

Zur Einrichtung des Mausrads siehe Register »Rad«.

 Related Topics


Rollauf

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Das Mausrad kann zum vertikalen und horizontalen Rollauf eingesetzt werden.

Bringen Sie den Mauszeiger im Programmfenster an die gewünschte Stelle, und

•	Zum Aufwärtsrollen drehen Sie das Rad vor.

•	Zum Abwärtsrollen drehen Sie das Rad zurück.

•	Zum Rollen nach rechts positionieren Sie den Mauszeiger auf die horizontale Rollaufleiste, und drehen Sie das Rad nach vor.

•	Zum Rollen nach links positionieren Sie den Mauszeiger auf die horizontale Rollaufleiste, und drehen Sie das Rad zurück.

Diese Funktion ist in Microsoft Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar und bei den meisten Programmen unter Windows 95, Windows NT 4.0 (und höher), Windows 98, Windows 2000, Windows ME und Windows XP.

 Related Topics


Zoomfunktion

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

In manchen Office 97-kompatiblen Programmen (z.B. Microsoft Word 97) stehen weitere Zoomfunktionen zur Verfügung. Mit dem Zoom können Bildschirmausschnitte näher herangezogen werden.

•	Halten Sie zum Einzoomen die Strg-Taste gedrückt, während Sie das Mausrad nach vorne drehen.

•	Halten Sie zum Auszoomen die Strg-Taste gedrückt, während Sie das Mausrad zurück drehen.

 Related Topics


Datenzoom

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Bei manchen Office 97-Programmen ist das sogenannte Datenzoom verfügbar. Dazu zählt z.B. das Auf- und Wegklappen verschiedener Textebenen in Worddokumenten.

Gehen Sie dazu so vor:

1	Führen Sie den Zeiger auf die gewünschte Textstelle.

2	Halten Sie zum Einzoomen die Umschalttaste gedrückt, während Sie das Mausrad nach vorne drehen.

3	Halten Sie zum Auszoomen die Umschalttaste gedrückt, während Sie das Mausrad zurück drehen.

 Related Topics


Register »Rad«

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Damit werden die Rollauf- Tastenfunktionen des Rads Ihrer Maus gesteuert.


Rollauffunktion

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Mouse Suite bietet den Universellen Rollauf für alle Anwendungen mit Rollaufleisten, auch jene, die nicht mit dem Office 97-Standard kompatibel sind (z.B. WordPerfect 7.0, Netscape Navigator 3.0, Microsoft Office 95, etc.). In diesem Modus funktionieren alle Zoomfunktionen, die auch in Microsoft Office 97 verfügbar sind, wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Anstelle des universellen Rollaufs können Sie auch Nur Microsoft Office 97 Rollaufmodus wählen. Die Rollauffunktionen sind dann nur in Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar (z.B. Internet Explorer 3.0/4.0). Mehr darüber finden Sie unter Office 97-Rollauf.


Universeller Rollauf

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Mouse Suite bietet den universellen Rollauf für alle Anwendungen mit Rollaufleisten, auch jene, die nicht mit dem Office 97-Standard kompatibel sind (z.B. WordPerfect 7.0, Netscape Navigator 3.0, Microsoft Office 95, etc.). In diesem Modus funktionieren alle Zoomfunktionen, die auch in Microsoft Office 97 verfügbar sind, wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Wenn Sie Office 97-Rollauffunktionen in Office 97-kompatiblen Programmen bei Universalrollauf einsetzen möchten, müssen Sie diese Programme als Ausnahmen zum Normalbetrieb festlegen.

Um den Universellen Rollauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Klicken Sie auf das Register »Rad«.

3	Wählen Sie Universal Scrolling aktivieren.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

5	Um ein Programm als Ausnahme zum Normalbetrieb zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche »Ausnahmen«. Klicken Sie auf »Hinzufügen«. Legen Sie durch Angabe des Programmpfads (z.B. c:\ie4\iexplorer.exe) ein Programm fest, oder klicken Sie auf »Durchsuchen«. Sie können auch die Lupe dazu verwenden. Halten Sie das Lupenwerkzeug gedrückt, und ziehen Sie den Mauszeiger auf das offene Programmfenster des Programms, das Sie konfigurieren möchten. Lassen Sie die Maustaste los. Das Programm erscheint in Textfeld. Klicken Sie auf »OK«, um Ihre Wahl zu bestätigen. Um ein Programm zu entfernen, wählen Sie es aus der Liste, und klicken Sie anschließend auf »Entfernen«. Klicken Sie auf »OK«, um Ihre Wahl zu bestätigen.

 Related Topics


Microsoft Office 97-Rollauf

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Anstelle des universellen Rollaufs können Sie auch Nur die Rollen-Emulation von Microsoft Office 97 verwenden wählen. Die Rollauffunktionen sind dann nur in Office 97-kompatiblen Programmen verfügbar (z.B. Internet Explorer 3.0/4.0). Mehr darüber finden Sie unter Office 97-Rollauf.

Anmerkung:

In diesem Modus ist horizontaler Rollauf nicht möglich.

Um den Office 97-Rollauf zu aktivieren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Klicken Sie auf das Register »Rad«.

3	Wählen Sie Nur die Rollen-Emulation von Microsoft Office 97 verwenden.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

 Related Topics


Bildlaufgeschwindigkeit des Rades festlegen

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Klicken Sie auf das Register »Rad«.

3	Wählen Sie die Rollaufgeschwindigkeit in Zeilen zwischen 1 und 2 pro Drehwinkel des Rades. Klicken Sie dazu die Pfeile nach unten bzw. oben. Oder wählen Sie einen Bildschirm pro Drehwinkel für schnelleren Rollauf.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

 Related Topics


Funktion der Radtaste ändern

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Klicken Sie auf das Register »Rad«.

3	Wählen Sie » Modus Quick / Auto Scroll« für den automatischen Rollauf in langen Dokumenten (Rollauf ohne Handbedienung). Oder wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Funktionen eine Funktion für die Radtaste (z.B. Windows Explorer, Papierkorb, etc.).

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

 Related Topics


Umgekehrte Rollrichtung

(Dieser Abschnitt ist nur für Mäuse mit Rad gedacht.)

Um die Rollaufrichtung umzukehren:

1	Öffnen Sie das Mouse Suite Steuerfeld.

2	Klicken Sie auf das Register »Rad«.

3	Aktivieren Sie die gleichnamige Option.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

 Related Topics


Mit Quick/Auto Scroll als Tastenfunktion können Sie ganz unkompliziert auf Tastendruck durch ein Dokument blättern.

Auto Scroll

Der Auto Scroll blättert selbsttätig im Dokument weiter, ohne daß Sie dazu wiederholt die Maus betätigen müssen.

Klicken Sie dazu die Maustaste, der Sie diese Funktion zugeordnet haben. Ein Paßkreuz erscheint nun [image] an der gewählten Stelle. Verschieben Sie den Zeiger nun in die gewünschte Richtig weg von der Markierung. Die Geschwindigkeit des Rollaufs wird durch die Entfernung des Zeigers vom Paßkreuz festgelegt. Um den Rollauf zu beenden, klicken Sie auf eine Maustaste.

Quick Scroll

Quick Scroll ist eine Möglichkeit zum schnellen Blättern in einem Dokument.

Um ein in einem Dokument schnell zu blättern, halten Sie die Maustaste gedrückt, die Sie mit dem Quick/Auto Scroll  funktion belegt haben, und bewegen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.